0.2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4 1 . 6 1 . 8

3

4

5

6

m eff SQUID

( m

B

)

p / N e f f

M n x = 1 . 7 %

2 . 2 %

3 . 4 %

4 . 5 %

5 . 6 %

6 . 7 %