1 2 3

0 1 2 3 -2

0

2

4

p/N_{Mn}

x=2% (N_{Mn}=0.44nm^{-3}) 4% (0.88 nm^{-3}) 6% (1.32 nm^{-3}) 8% (1.76 nm^{-3}) 10% (2.2 nm^{-3}) 12% (2.64 nm^{-3})

10^{-3}T_C/x (K) p(nm^{-3})